尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号

浅水多相流量计

针对渤海及类似浅水工况研制的一款结构紧凑、重量轻且性能稳固的浅水多相流量计 ,可举行水下单井油、气、水产量的实时在线计量。该产品基于业内最成熟的伽马射线及文丘里手艺 ,并连系经由恒久现场验证的动态计量模子 ,可在0-100%的含气率规模内获得准确的油、气、水各相流量。产品严酷按国际规范设计 ,并由国际权威第三方挪威船级社(DNV)完成型式认证。
资料下载
+

产品特点

  • 产品紧凑、重量轻

  • 无可动部件、非插入式

  • 冗余设计 ,可靠性高

  • 权威第三方认证

  • 实时、准确的丈量数据

  • 远程操作及控制、无需物理维护

  • 优异的动态响应

  • 压损小

  • 能耗小

应用规模

单井计量、水突监测

应用效果

  • 降低油气田开发投资本钱

  • 监测早期出水

  • 单井实时、一连的产量监控

  • 协助优化生产治理

  • 提升油藏开发效能

手艺指标

内容

手艺指标

型号

SMPFM-4000

设计压力

5000psi

设计温度

-29~121℃

设计水深

200米

设计寿命

20年

材质品级

HH

通讯协议

Modbus RTU, Modbus Ethernet 或CANopen

产品规范品级

PSL 3G

端部接口

API 6A 4 1/16”10K 6BX Flange (BX155)

参考标准

API 6A, API 17D, API 17F, API 17S 等

能耗

≤ 15W

供电

18~36 VDC

重量

325kg

尺寸

700(L)  x 490(W) x 500(H) mm

含水率规模

0~100%

含气率规模

0~100%

Business Company

营业公司

  • 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司

    尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司建设于2020年7月 ,是一家专业聚焦于海洋工程高端测控装备开发和工业化的高新手艺企业 ,是上市公司尊龙凯时科技(集团)股份有限公司(股票代码:300084)的控股子公司。公司拥有一支高素质、水下工程履历富厚的研发团队 ,先后获得多个国家级科研课题 ,已拥有种种知识产权40余件 ,其中授权海内发明及外洋专利20余件。2022年公司获得“上海最具投资潜力50佳创业企业”称呼。

    连忙联系
【网站地图】【sitemap】