尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号
量子点示踪剂产液剖面测试在长庆油田的应用之二
“量子点示踪剂水平井产液剖面评价” ,针对每个测试段 ,自力的量子点示踪支持剂随压裂液全程注入整个裂痕系统 ,对储层中油、气、水举行分段标记;通太过析产出流体中的各量子点示踪剂数目 ,可以准确定量描绘各段油气水动态产量。 量子点示踪剂质料无毒无害、无侵蚀性 ,非; ,不与任何物质爆发化学反应;油、气、水相示踪剂种类抵达120种及以上;示踪剂监测周期1-3年;与古板要领相比施工简朴利便 ,零井口占用 ,不改变井筒结构和流态 ,示踪剂精度高 ,抵达ppt级别。

项目概况

  • 项目类型智能增产
  • 项目所在长庆油田
  • 产品类型产液剖面测试
  • 产品名称量子点示踪剂产液剖面测试
  • 项目时间2022年9月

项目亮点

该井为长水平段气井 ,接纳“精准亲近割布缝、适度规模避断裂、CO2前置增能、恒定砂浓度控液、耐高温球座封隔”等多项特色手艺完成9段21簇压裂 ,产液剖面测试9段 ,由西安思坦油服提供测试评价效劳。监测周期长达209天 ,检测精度抵达ppt级别。形成阶段诠释报告4份 ,汇报质料1份。

测得的产液剖面效果连系工程参数和地质参数 ,与多项特色压裂手艺的增能效果举行相互验证 ,得出了一些指导性的步伐意见 ,受到客户的一致好评。

【网站地图】【sitemap】