尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号
二氧化碳在线监测手艺在长庆油田的应用
在线监测系统主要由一台多相流量计、一台牢靠式二氧化碳气体监测仪、多台移动式二氧化碳监测仪组成。其中一台多相流量计监测压裂返排以及生产历程中地面流程中的总液量及其中油、气、水的流量,牢靠式二氧化碳气体监测仪监测返排及生产历程中气相中二氧化碳的体积浓度,移动式二氧化碳监测仪辅助监测临井的二氧化碳含量采出量,牢靠式二氧化碳气体监测仪和移动式二氧化碳监测仪监测到的二氧化碳总量除以注入的二氧化碳总量即二氧化碳前置压裂的碳埋存率。该要领不需要使用三相疏散器,降低了计量本钱,可以实现一连、在线监测,解决了现有中止式离线监测或者取样化验监测要领保存的丈量不一连、丈量误差大的问题,实现了二氧化碳前置压裂的碳埋存率量化表征。

项目概况

  • 项目类型新能源
  • 项目所在长庆油田
  • 产品类型二氧化碳监测
  • 产品名称二氧化碳在线监测手艺
  • 项目时间2023年6月

项目亮点

施工简朴,不需要三相疏散器,一连、实时监测;

二氧化碳前置压裂二氧化碳埋存率监测,监测周期长达90天,对压裂井本井、受效邻井均举行监测。确认了邻井受效情形、得出了二氧化碳返排情形及最终埋存率,形成了监测工艺的优化计划。

【网站地图】【sitemap】