尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号
智能柱塞气举排水采气系统
为了提高自然气采收率、延伸气井的生产寿命,现在已大宗推广使用了“柱塞气举排水采气系统”。该系统能一定水平上知足排水的要求,并实现气井产能的恢复,实现水淹井的高效复产,柱塞气举排水采气系统是一种智能高效的自然气井排采手艺,柱塞作为气水机械脱离界面,能够高效携液,实现一连排水,配套的远程测控系统,能够智能调控柱塞运行制度,降低运行本钱,真正实现了气田智能化生产治理。

案例概况

1)实现柱塞井生产制度自动优化,自动调解;

2)远程控制柱塞井开关井制度,实现制度运行智能化;

3)运行工况数据实时诊断,实时相识异常工况;

4)全方位、多维度监控和运行趋势展望;

案例亮点

1)优化柱塞选型,优化柱塞运行制度,包管气井生产平稳;

2)通过柱塞气举手艺,提高了液体的升排能力,加速排水和采气历程,提高了系统的事情效率;

3)实时监测和调理系统参数,使系统运行越发稳固和高效,并镌汰人为干预的需求;

4)通过提高液体升排能力和优化控制,系统可以提高采气效率,镌汰生产本钱。

【网站地图】【sitemap】