尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号
智能分层注水系统在塔里木油田5010.8米深井顺遂运行
12月3日 ,尊龙凯时科技子公司西安思坦仪器股份有限公司智能配水器在塔里木油田哈德治理区顺遂下至5010.8米 ,随着验封、试注乐成 ,标记着思坦仪器智能分层注水系统在塔里木油田5010.8米级深井中取得了显著乐成。

项目概况

  • 项目类型智能分层注水系统
  • 项目所在塔里木油田

效果和效益

塔里木油田哈德治理区以前一直接纳第二代钢丝绞车投捞配水工艺 ,保存现场施工事情量大 ,危害高 ,效率低 ,作业周期长 ,且难以包管注水及格率恒久处于及格水平的问题 ,智能分层注水系统应用后 ,只需要一台电脑就可以随时举行注水井流量调解操作 ,还可以实时监测各层注水流量、温度和压力等数据 ,工艺的迭代升级使得测调效率成倍上升!

【网站地图】【sitemap】