尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号

智能间歇采气

间歇生产期是气井生命周期的必经阶段,间开井面临产气能力以及携液能力缺乏等问题,且间开生产一连时间长达8年,累计产量占整个气井全生命周期产量的20%,随着压力与产量的逐年下降,经视察,我国某气田区块约70%的气井无法抵达临界携液量,需要接纳间开生产方法,人工开关井事情量重大。
资料下载

研发配景

气井全生命周期主要包括投产初期、自然一连生产期、步伐一连生产期、间歇生产期以及经济低效期这5个阶段。

间歇生产期是气井生命周期的必经阶段,间开井面临产气能力以及携液能力缺乏等问题,且间开生产一连时间长达8年,累计产量占整个气井全生命周期产量的20%,随着压力与产量的逐年下降,经视察,我国某气田区块约70%的气井无法抵达临界携液量,需要接纳间开生产方法,人工开关井事情量重大。

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

计划详情

间开井的开/关井现状

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

井场架构

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

刷新后井场架构图

AI智能算法

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网


间开井优化计划—现场实验验证

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

应用案例

更多案例

Business Company

营业公司

【网站地图】【sitemap】