尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号

QH-TWS2000型液力端总成

QH-TWS2000型液力端总成是专门配套三缸2000型压裂装备的定型产品。该产品结构设计新颖,整体高强韧性子料铸造,内腔增强工艺处置惩罚长期耐用,专为卑劣工况情形设计。
资料下载
+

产品特点

  • 马力:2000HP

  • 冲程长度:8”

  • 柱塞直径:4”、4.5”、5”、5.5”

  • 最高遭受压力: 17,916psi (123.6MPa)

  • 最大流量:815gpm

  • 应用:酸化、高砂比、高压、大排量等卑劣情形下的压裂作业。

  • 质料: 有合金钢、不锈钢2种系统多种差别材质供客户选择。

  • 适用GD2250、OFM2000、OPI-1800、SJ200型压裂车。

手艺参数

事情参数       

泵每分钟冲次

柱塞直径In
(mm)

100

150

200

250

300

排量
L/min
(gpm)

压力
MPa
(psi)

排量
L/min
(gpm)

压力
MPa
(psi)

排量
L/min
(gpm)

压力
MPa
(psi)

排量
L/min
(gpm)

压力
MPa
(psi)

排量
L/min
(gpm)

压力
MPa
(psi)

4"
(101.6)

492
(130)

123.6
(17916)

738
(195)

123.6
(17916)

946
(250)

81.9
(11869)

1230
(325)

65.4
(9485)

1620
(428)

49.6
(7193)

4 1/2"
(114.3)

625
(165)

97.3
(14115)

939
(248)

97.3
(14115)

1249
(330)

64.5
(9352)

1563
(413)

51.5
(7472)

2063
(545)

46.1
(6682)

5"
(127)

772
(204)

79.2
(11483)

1158
(306)

79.2
(11483)

1537
(406)

52.2
(7564)

1931
(510)

41.8
(6061)

2548
(673)

31.6
(4585)

5 1/2"
(139.7)

935
(247)

65.3
(9475)

935
(247)

65.3
(9475)

1870
(494)

43.1
(6247)

2339
(618)

34.4
(4994)

3085
(815)

26.1
(3787)

基于90%的机械效率和100%的容积效率。

Business Company

营业公司

  • 上海清河机械有限公司

    上海清河机械有限公司是一家专业设计、生产制造压裂泵液力端及其配件的高科技企业,通过自主立异、工艺优化资助客户降本增效,提高压裂作业效率。

    连忙联系
【网站地图】【sitemap】