尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号
某外洋新锐电子制造企业
凭证产品类型制订差别的工艺流程,作为作业防呆防错治理依据;生产历程透明化,全制程要害工序收罗、流程、物料防呆防错,异常跟踪处置惩罚,实时绩效统计;基于产品全生命周期质量追溯与剖析,数字化磨练票据(IQC、PQC、IPQC、OQC等),全历程条码集成;实现物料从原质料采购到制品出库,对物料举行FIFO、凝滞料、逾期管控;实现装备台账,点检、保养、维修等异常提醒、治理;支持多条件、多维度报表展收导出;支持高效剖析和多维度的治理报表,为企业决议提供有力的数据支持 。

客户痛点与需求

  • 生产不透明,无法追溯到TV SN使用物料及生产状态

  • 产线无法防呆防错,经常泛起重码、漏工序、物料使用不准确

  • 质量治理票据线下治理杂乱,经常漏填、错填质量报告,无法举行质量追溯(正、反向)

  • 工程文件治理杂乱,泛起产线生产时还未提供工程文件的问题

  • 物料短装严重、品质无法包管,无法形成物料闭环处置惩罚

  • 现场装备治具随意摆放、装备使用率低 。

解决计划

  • 工程治理:凭证产品类型制订差别的工艺流程,作为作业防呆防错治理依据;

  • 生产治理:生产历程透明化,全制程要害工序收罗、流程、物料防呆防错,异常跟踪处置惩罚,实时绩效统计;

  • 质量治理:基于产品全生命周期质量追溯与剖析,数字化磨练票据(IQC、PQC、IPQC、OQC等),全历程条码集成;

  • 客栈治理:实现物料从原质料采购到制品出库,对物料举行FIFO、凝滞料、逾期管控;

  • 装备治理:实现装备台账,点检、保养、维修等异常提醒、治理;

  • 报表治理:支持多条件、多维度报表展收导出;

  • 数据剖析:支持高效剖析和多维度的治理报表,为企业决议提供有力的数据支持 。

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

【网站地图】【sitemap】