尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号

公司新闻

尊龙凯时官方宣布的最新动态或新闻,为您提供关于尊龙凯时科技的第一手资讯。

喜讯!思坦仪器顺遂通过API Q1 第10版转版认证审核!

宣布时间:2024-06-19 浏览量:2152

6月17日-19日,API审核专家莅临尊龙凯时科技子公司西安思坦仪器股份有限公司,开展了为期3天的API Q1现场审核。在各流程职员起劲迎审下,本次API Q1认证审核顺遂通过。

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

首次聚会

 在首次聚会上,API审核专家首先向与会职员先容了此次审核的目的、方法、内容、要求及审核依据,并宣布此次审核的妄想安排、认证规模、职责分工、保密允许及注重事项等。公司质量清静总监代表公司对审核专家的到来体现了热烈接待,并在整个审核历程中, 先容了公司近年来质量治理一连刷新的情形;API审核专家依据API Q1《石油自然气行业产品供应质量治理系统》规范及相关标准要求,通过审核运行证据及现场历程对思坦仪器的质量治理、产品设计、生产历程、人力资源治理、采购治理、品质控制等全历程举行了系统而严酷的审核。

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网末次聚会

在末次聚会上,思坦仪器获得此次审核结论为质量治理系统知足规范要求,质量治理历程受到有用控制,质量系统获得了有用运行,推荐通过此次转版审核。同时,审核专家也指出了保存的问题,思坦仪器将认真看待发明的问题,围绕提出的建媾和问题,闻一知十,确保每一项纠正步伐有用实验。

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

此次公司API Q1由第9版转换为第10版,公司的质量手册、程序文件及制度工艺等举行了转版修订,并落着实质量管控中。为了确保此次API审核的顺遂通过, 质量清静总监向导公司上下,统筹妄想,加班加点,全力投入实验内部审核,为此次API Q1转版审核做了充分的准备事情,真实地反应了思坦仪器的组织能力和团队协作水平。质量是企业的基石,思坦仪器自取得了API Q1认证以来,严酷凭证API Q1质量治理系统的要求,规范作业流程,严酷控制产品质量,此次将API Q1第10版的要求融合进公司周全质量治理,将更强有力地推动质量治理系统一连、有用运行,使得企业实现更高质量的生长,为客户提供更好的产品和效劳。

【网站地图】【sitemap】