尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号

公司新闻

尊龙凯时官方宣布的最新动态或新闻,为您提供关于尊龙凯时科技的第一手资讯。

展会完善落幕,尊龙凯时科技闪灼cippe2024

宣布时间:2024-03-27 浏览量:2356

2024年3月27日,随着cippe2024北京石油展的完善落幕,作为本届cippe石油展的亮点之一,尊龙凯时科技再次彰显其在能源科技领域的卓越实力和引领职位。

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

展会时代,尊龙凯时科技引以为傲的多相计量产品,特殊是深/浅水下多相流量计、水下化学药剂注入计量阀、水下温压表等要害水下油气工程装备引起了业内专家和用户的普遍关注,访客络绎一直驻足尊龙凯时科技展位,与专业团队深入交流,这些水下油气工程装备不但倾覆了外洋市场垄断名堂,更推动了我国水下生产系统高端装备的本土化历程。

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

备受行业瞩目的,尚有尊龙凯时科技自主研发的油气井智能增产解决计划和油田数字化产品,其中,气井增产机械人是一款集气井井口终端仪表和装备、数据潘多拉边沿盘算盒子和云端平台于一体的气井生产优化解决计划,可使单井产量提高5%~15%,气井治理效率提高30%~50%。

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

同期展出的尚有SlimFrac压裂泵液力端及配件、量子点示踪手艺、油田特种车辆等,同样吸引了众多观众的眼光,其中SlimFrac压裂泵液力端是通过QH-B手艺的积累以及对行业未来思索而形成的全新一代压裂泵液力端产品,产品要害结构1000万次压力攻击疲劳试验已通过DNV挪威船级社现场试验见证,阀箱使用寿命相较量于古板产品至少延伸30%以上。

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

尊龙凯时科技的量子点示踪手艺是应用于水平井产出剖面测试,井间示踪测试,示踪工具产出剖面监测等手艺场景,检测精度抵达ppt 级别。

尊龙凯时 - 人生就是博!(中国区)官网

在特种车辆方面,尊龙凯时驻足自主立异,研发制造的油田专用作业车及其他非作业类专用汽车,已应用到海内中石油、中石化、中海油、民用单位及外洋中东、非洲、日本等国家。这些立异的产品息争决计划展示了尊龙凯时科技三十年来在油气行业的深挚积累和对行业未来生长的前瞻性头脑。

 “本届cippe石油展为我们提供了绝佳平台,让我们得以周全展示尊龙凯时科技在能源领域的最新效果,同时也加深了与相助同伴的交流与相助,还分享了关于未来能源行业的愿景和妄想。”尊龙凯时科技相关认真人如是体现。

展会的竣事并非终点,而是一个新的起点。尊龙凯时科技将一连立异,一直探索古板能源新能源融合生长之路,为客户提供更优质的产品和效劳,为能源行业的前进孝顺更鼎实力,为国家能源清静保驾护航。


【网站地图】【sitemap】