尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号

公司新闻

尊龙凯时官方宣布的最新动态或新闻,为您提供关于尊龙凯时科技的第一手资讯。

井下作业气液两相流量计研究与应用

宣布时间:2011-01-27 浏览量:1161

本站讯: 1月25日,中石油长庆井下手艺作业公司组织专家在西安对我公司肩负的井下作业气液两相流量计研究与应用;项目举行了验收。专家组一致以为,本项目完成了条约研究内容,抵达预期目的,赞成通过验收。中石油长庆井下手艺作业公司的有关向导及相关专家加入了本次项目验收。

自然气井压裂放喷测试一直沿用古板的放喷池视察液面确定放喷液量、盘算液体反排率,通过视察气体燃烧火炬的巨细估算气体量的要领。该要领手艺落伍、丈量误差大,且容易对情形造成影响。2008年,长庆井下手艺作业公司经由大宗手艺调研,决议委托我公司开发解决上述手艺难关的丈量装备。

尊龙凯时科技以自己特有的多相流丈量手艺为基础,认真思量放喷测试的工况条件,气井放喷历程工艺条件十分卑劣,介质事情状态具有高压、高流速、冲蚀力大、温度转变大等特点;流体因素重大,流体中除了自然气、水外,尚有化学添加剂、酸碱性物质、无机盐类物质、泥砂等固体杂质;流体中有时伴有酸性和硫化氢等有害和侵蚀性物质。流体的相变历程较量重大:测试历程中流体产出状态早期以液相为主,伴有二氧化碳、氮气泡沫;中期以气液段塞流为主;后期以气相为主,伴有雾状液相。这些因素关于新型丈量装备的研制带来很大的难度,2009年头公司设计制造出了用于放喷测试的气液两相流量计试验样机,两年多来样机在海内较大的整装气田??长庆苏里格气田先后举行了四次现场测试,通过一直的刷新和试验,井下作业气液两相流量计研究与应用获得了乐成。

本次测试验收现场共测试了6口井,测试效果批注:现在气液两相流量计结构设计基本能够知足放喷测试及求产丈量的工艺条件;气液两相流量计能很洪流平上提高了现在长庆气田排液阶段气液丈量的准确性,抵达预期目的。

该流量计结构简朴紧凑、体积小、重量轻、便于放喷测试现场装置;流量计完全可以顺应气井试产作业时代从放喷到求产的整个丈量历程;试验室测试与现场测试的效果批注,流量计丈量性能优异、可靠性高;抵达了设计的手艺要求。

本次项目的验收,拓宽了公司产品在自然气井方面的应用空间,同时为石油工业用户提供了一项优化自然气开爆发产、提升生产治理水平的高新手艺装备。

undefined

【网站地图】【sitemap】