尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号

公司新闻

尊龙凯时官方宣布的最新动态或新闻,为您提供关于尊龙凯时科技的第一手资讯。

尊龙凯时科技伽马传感器、数据收罗系统获得IECEx证书

宣布时间:2016-12-16 浏览量:960

克日,尊龙凯时科技FS-1000系列单能伽马传感器、FS-2000系列双能伽马传感器、HMDAU5XX系列数据收罗系统经荷兰CNEX-Global认证中心及国家防爆磨练中心权威测评定,设计、制造、质量要求均切合EEC60079标准,获得IECEx认证证书。

IECEx认证系统即国际电工委员会防爆电气产品认证系统,是国际电工委员会及格评定局(ACB)下设的 3 个产品认证组织之一,旨在建设防爆电气产品国际认证系统,增进国际商业。该认证系统现在已经有正式成员国23个,其中包括欧、美、澳洲的主要工业国家以及俄罗斯、韩国等国和中东地区国家。

 

此次伽马传感器、数据收罗系统获IECEx认证并取得证书,是对此类产品在危险场合使用清静性给予的手艺判断与允许,意味着尊龙凯时科技所生产的伽马传感器、数据收罗系统已获得全球市场准入资格,完全知足包括中东、欧盟等地区客户的认证要求,为此类产品的销售打下了坚实基础。 


undefined

undefined

【网站地图】【sitemap】