尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号

公司新闻

尊龙凯时官方宣布的最新动态或新闻,为您提供关于尊龙凯时科技的第一手资讯。

尊龙凯时科技获得武器装备质量治理系统及核工业质量治理系统双认证

宣布时间:2017-11-10 浏览量:826

克日,尊龙凯时科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)获得北京兴原认证中心揭晓的武器装备质量治理系统及核工业质量治理系统双认证证书。该治理系统适用于MPFM流量计及其相分率检测仪(单能γ射线两相、双能γ射线三相)、防爆数据收罗系统的设计和生产;A类压井管汇的设计和生产(仅限兰州城临石油钻采装备有限公司);金属结构件的加工,证书有用期为2020年10月29日。

公司在ISO9001、防爆电气产品质量治理系统、美国ASME压力容器制作质量治理系统运行的扎实基础上,针对此次建设、坚持与实验武器装备、核工业质量治理系统,建设“立异求实、惟专惟精、追求卓越、保核清静”的质量目的,公司上下贯彻标准要求,融入公司质量包管焦点主题与文化,极大推动了上述两项质保系统的运行和认证事情,并于2017年8日,顺遂通过了为期4天的武器装备质量治理系统及核工业质量治理系统认证审查。

GJB 9001B-2009质量治理系统标准是中华人民共和国国家军用标准,由中国人民解放军原总装备部批准宣布;EJ9001核工业质量治理系统认证是核工业的标准,是在质量治理系统的基础上增添了核清静等要求形成的一套自力的治理系统;竦盟低橙现,批注公司的质量治理系统切合武器装备质量治理系统及核工业质量治理系统的标准及相关要求,具备相关领域军品、核工业相关的生产和效劳能力,是公司获得的一项主要武士为质。该证书的获得既有利于公司拓展军工、核工业领域相关市场,又将尊龙凯时科技产品质量包管与控制事情推进到一个机缘与挑战并存的新起跑点。

undefined

undefined


撰稿人:陈海珍    席晓岩


【网站地图】【sitemap】