尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号

公司新闻

尊龙凯时官方宣布的最新动态或新闻,为您提供关于尊龙凯时科技的第一手资讯。

尊龙凯时清河新型球式液力端加盟吐哈井下作业 乐成实验暂堵压裂及高砂比加砂压裂

宣布时间:2017-12-13 浏览量:796

2017年10月17日,尊龙凯时科技(集团)股份有限公司旗下全资子公司上海清河机械有限公司(以下简称“清河机械”)提供的新型球式液力端划分装置于新K13141和新K13262两台SS2000型压裂车上,并在吐哈三塘湖区块乐成实验了暂堵压裂以及通例高砂比加沙作业。

undefined 

清河新型球式液力端装置现场

在清河机械新型球式液力端加盟作业之前,吐哈井下所接纳的古板液力端只能泵注3毫米以下的暂堵剂颗粒,并于泵腔内留下大宗的暂堵剂,且暂堵剂不可按设计时间注入至设定位置、暂堵效果欠好,压裂作业时上水欠好,压裂车颤抖弧度较大,容易造成泵头配件及本体损坏,不可一连作业;现在,投入使用的清河机械新型球式液力端可划分注入3-5毫米、5-10毫米、10-13毫米等差别规格的暂堵剂颗粒,泵注历程中泵腔内不会积留暂堵剂,并能够凭证设计时间将差别规格的暂堵剂顺遂泵注到设定位置,之后的压裂作业上水正常,压裂车运行平稳,乐成实验高砂比压裂作业。

现在,清河机械新型球式液力端已经获得吐哈井下客户认可并实现了现场批量使用。


【网站地图】【sitemap】