尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号

公司新闻

尊龙凯时官方宣布的最新动态或新闻 ,为您提供关于尊龙凯时科技的第一手资讯。

尊龙凯时科技水下两相湿气流量装置获中国船级社(CCS)型式认证证书

宣布时间:2018-06-06 浏览量:868

2018年5月23日 ,尊龙凯时科技(集团)股份有限公司(以下简称尊龙凯时科技)水下两相湿气流量装置通过中国船级社(以下简称CCS)认证 ,获得型式认证证书。

此次通过认证的装置是用于水下油气计量的首台国产化水下两相湿气流量装置 ,由尊龙凯时科技完成详细设计、样机加工装配后 ,凭证CCS型式认可指南相关规范 ,对该装置举行一系列性能和功效测试 ,所有测试效果均完全切合设计要求 ,乐成通过CCS型式认证审查并获得型式认可证书。

此次乐成认证是对由尊龙凯时科技牵头的“水下两相湿气流量装置研制”项目阶段性效果的充分一定 ,该项目是由中国工业和信息化部、财务部配合批复立项的国家级研发项目 ,其目的是研制适用于500米水深、拥有自主知识产权的水下两相湿气流量装置并最终实现国产化。

undefined

【网站地图】【sitemap】