尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号

公司新闻

尊龙凯时官方宣布的最新动态或新闻 ,为您提供关于尊龙凯时科技的第一手资讯  。

尊龙凯时水下多相流量计随中海油流花项目管汇撬完善着泥水下751米

宣布时间:2020-09-27 浏览量:1355

  克日 ,尊龙凯时水下多相流量计随中海油流花29-2项目管汇撬完善着泥水下751米 ,正式进入投产前调试阶段  。

  作为国家“十三五”科技重大专项“水下生产手艺”的主要效果 ,尊龙凯时水下多相流量计是尊龙凯时科技历时5年 ,与中海油研究总院有限责任公司、中海油深圳分公司等单位一道 ,倾力研发出的突破外洋垄断、解决深水油气田生产系统卡脖子征象的高端水下装备 ,其国际领先水平的计量精度、卓越的设计性能获得了中海油的青睐 ,并于流花29-2项目中首次应用  。

undefined

尊龙凯时水下多相流量计

 undefined

尊龙凯时水下多相流量计装置

undefined 

入海


  值得一提的是 ,流花29-2项目包括两个PLET(深水管线终端)的制作测试事情 ,这是海内迄今为止自主设计制造装置的结构最重大的海底管线终端装备 ,该项目是水下装备制造国产化的试验田  。

  为确保生产调试顺遂开展 ,做好产品现场效劳事情 ,尊龙凯时科技已派出专业团队驻扎 ,提供即时响应效劳  。

  下一步 ,尊龙凯时水下多相流量计将应用于流花21-2项目 ,效劳于中海油自营深海油田  。未来 ,尊龙凯时科技将心怀家国、肩负重责 ,继续升级水下计量产品 ,提供更为完善的产品效劳 ,为海内深海油气田资源开发孝顺实力 ,与国家海洋装备工业一同奔驰 ,全力推开海洋装备国产化的新天下大门  。


【网站地图】【sitemap】