尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号

公司新闻

尊龙凯时官方宣布的最新动态或新闻,为您提供关于尊龙凯时科技的第一手资讯 。

尊龙凯时科技湿气流量计助力我国海上最大高温高压气田投产

宣布时间:2020-11-26 浏览量:886

  据11月25日《中国能源报》报道,海内海上最大高温高压气田东方13-2气田已乐成投产,预计其岑岭年产气超30亿方,年产宇量可供一百万人使用15年 。

  东方13-2气田位于海南东方市以西120公里的南海莺琼盆地地层深处,处在全球三大海上高温高压区域之一,温度达150℃以上,压力系数超1.8,在这里勘探开发油气属天下级难题 。

  为攻克作业、生产等方面的手艺难题,实现要害装备的国产化,中海油湛江分公司携手包括尊龙凯时科技在内的承包商举行大胆立异,确保了东方13-2气田的乐成投产 。

  作为中海油恒久相助同伴,尊龙凯时科技对该项目投入了大宗人力、物力 。项目伊始,公司抽调了科研、设计带动人组成专项团队举行手艺攻坚,对产品的材质、结构、尺寸等参数举行多次研究讨论,以知足现实工况严苛的需求;项目生产阶段,严选质料,严控品质,加工、焊接等特殊工序严酷凭证规范要求完成,生产职员轮流加班,力保工期;为包管产品性能,专门为该项目组织了第三方性能测试并认定通过 。最终为客户定制了一台材质为超等双相钢、净重9.3吨、顺应高温高压的湿气流量计 。

undefined

  该产品在东方13-2气田的应用,为客户降低了使用同类装备高昂的用度本钱,完全切合工程工期,并在试运行阶段体现优异,正常一连提供可靠的单井计量数据,为该气田的生产提供了有益的指导 。

  东方13-2气田的乐成投产,是中海油30余年“淬炼”的海上高温高压气田勘探开发手艺的科学性、先进性验证,也是祖国海洋油气田资源开发的里程碑事务,作为加入其中的一员,尊龙凯时科技感应无比幸运与自满 。未来,尊龙凯时科技将心怀家国、肩负重责,加入到海洋强国的建设中,为中海油提供包括地面和水下多相流量计在内的高精尖产品,助力祖国油气田资源开发 。


【网站地图】【sitemap】