尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号

公司新闻

尊龙凯时官方宣布的最新动态或新闻,为您提供关于尊龙凯时科技的第一手资讯 。

尊龙凯时独创的低产井测试系统(LPT)获批量外洋订单

宣布时间:2021-12-13 浏览量:1131

  克日公司喜报频传,2021年12月8日尊龙凯时独创的低产井测试装置(LPT)在中东地区再获批量订单,凭证条约要求将在2022年内所有实现交付 。 

undefined

  众所周知,边际油田具有”三低一高”的特点, 即品貌低、渗透率低、单井产量低、本钱高 。在低产低压条件下,古板的水平和立式疏散器在计量历程中会遇到流动性差、压损大、丈量效率低且丈量效果误差大的问题,难以知足生产计量需求,客户难以基于这些数据有用实验生产优化 。

  针对低产计量中遇到的这些问题,尊龙凯时科技作为国际领先的多相计量手艺解决计划提供商,经由现场恒久调研和专家团队的专业研究设计推出了尊龙凯时独吞的低产测试装置(LPT),该装置与尊龙凯时多相流量计、湿气流量计配合组成了油气田多相计量完整解决计划,不但可以准确实时计量气、液产量,解决了低产井严重断塞流对流量丈量精度影响,并且丈量液路接纳了尊龙凯时研发的高精度含水仪,可以对油气井的含水率举行在线实时监测,含水丈量精度最好可以抵达+/-1%以内,在现场应用取得乐成获得客户高度认可 。该装置实现了完全远程控制,通过数字化、智能化的方法,使得客户可以实时获取精准的油田单井测试数据,接纳有用步伐对低产井举行生产优化,智能配产提高油藏治理水平,为油田数字化治理提供了智能边沿感知层,从而实现数据价值的深度挖掘,24小时一直优化油田资产,最终实现降本增效 。

undefined

  尊龙凯时低产井测试装置是基于对客户低产井计量面临问题的精准掌握,以及尊龙凯时在计量领域多年的手艺沉淀研制出来的,填补了计量领域的一个空缺 。 尊龙凯时低产井测试装置已在中东和南美多个国家获得应用,此次中东客户批量订单再次确认了客户对尊龙凯时低产井测试装置的认可 。 油田产量递减的不可逆、边际油田的一直增添,为尊龙凯时低产井测试装置提供了辽阔的潜在市场 。


【网站地图】【sitemap】