尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号

公司新闻

尊龙凯时官方宣布的最新动态或新闻,为您提供关于尊龙凯时科技的第一手资讯 。

尊龙凯时科技“获外洋非放湿气流量计批量订单”

宣布时间:2022-05-18 浏览量:1406

  2022年5月12日,尊龙凯时科技中标阿布扎比自然气开发有限公司(ADNOC Sour Gas,是由ADNOC和OXY的合资企业)OSGE(Optimum Shah Gas Expansion)项目非放湿气流量计批量订单 。阿布扎比自然气开发有限公司拥有和谋划Shah Gas Processing Plant(以下简称“SGP”),是阿联酋最大的自然气公司,SGP吸收和处置惩罚Shah Arab酸气田的高含硫气、液产出物,主要包括陆上油井、集输管道、加工工艺等工厂、产品管道和远程的硫造粒和铁路装载站,该设施目今最大可用于处置惩罚1264MMSCFD的酸性气体,吸收器的入口含有约23.5%(体积)硫化氢和10%(体积)二氧化碳,SGP最初的设计是为了提供约莫500MMSCFD的自然气向阿布扎比海内市场供应,同时供4400TPD液态自然气,凝析油33000BPD,元素硫9200TPD用于工业和农业用途,Shah Arab项目综合硫化氢含量现在居全球已开发油气田首位,该项目对处置惩罚历程中的计量装备要求具备极高耐侵蚀、压损小和高可靠性的特点,SGP自2015年一月运行以来,尊龙凯时科技现在是阿布扎比自然气开发有限公司大口径水平湿气流量计的及格供货商并在ADNOC Sour Gas现场实现了批量装置,尊龙凯时科技也是阿布扎比石油陆上油田最大的多相流量计提供商,阻止2022年现场装置的多相流量计已达数百台,此次中标的订单是尊龙凯时基于用户现场高硫化氢介质应用需求研发的水平管非放湿气流量计,在中东市场实现批量单井装置对该产品在外洋市场继续大面积推广和应用具有重大的意义 。

  众所周知,现在国际上湿气计量手艺主要有两大类,即疏散法和非疏散法 。疏散法是一项较量成熟的手艺,但疏散器装备造价高、体积大、维护用度高 。非疏散法按详细的实现方法又分为以下3类,第1类单相气体流量计,第2类湿气流量计,第3类多相流量计 ;古板角度而言,市场上的多相流量计一直用于石油自然气开采行业通用的通俗两相流(即,XLM>0.3)规模,湿气领域(即,XLM≤0.3)始终是多相流量计丈量手艺的难题领域,湿气计量效果的误差显着大于通俗两相流,被誉为多相计量的工业皇冠 。现在市场通常接纳的湿气计量要领有两种:一是使用古板的单相气体流量计丈量湿气,再通过建设数学模子对湿气举行虚高修正,但这种要领的弱点是丈量受含液率影响显着且宇量丈量误差不可控,丈量系统无法提供液量数据对油藏出水情形和凝析油产量举行监测 ;二是接纳现代新手艺丈量湿气,包括微波、超声、相互关、示踪、伽马射线、历程层析成像等手艺 。国际上对湿气计量的手艺研究主要集中在两家研究机构:NEL(National Engineering Laboratory)和CEESI(Colorado Engineering Experiment Station, Inc),他们都拥有自己的湿气流量计标定系统 。尊龙凯时科技基于文丘里的水平管湿气流量计于2012年和2013年先后多次在NEL开展了大宗的湿气研发试验,目的是研究商用放射性(gamma手艺)和非松手艺(双差压)对相分率丈量精度比照和湿气模子差别工况下适用性研究,基于NEL大宗的实验数据和多年的现场应用履历,尊龙凯时科技是现在国际市场上为数未几同时具备提供适用于差别工况下的商业化放射性和非放类型湿气流量计供货商,可凭证客户需求举行产品选型 。

  另外,湿气计量现场应用受工况差别保存差别的手艺挑战,尤其是丈量高含硫化氢酸性气体,它不但会侵蚀管道和流量计,还会改变流体性子(如H2S溶于水后改变了水的性子)进而影响丈量 。差别手艺原理的流量计对酸性气体的敏感水平差别,其对丈量造成的影响巨细也差别,流量计质料选型既要知足防腐要求,也需要对酸性气体对丈量精度的影响做出评估,提供解决战略 。尊龙凯时科技经由数年的深度研究和极高硫化氢条件下富厚的现场应用履历,流量计选型综合思量了丈量性能、清静、可靠性、抗侵蚀、维护本钱等诸多影响因素,接纳文丘里和双差压的非松手艺要领证实是现在解决高含硫介质湿气计量手艺蹊径中最有用的计划,为了战胜文丘里应用于高含硫湿气计量手艺中遇到的手艺挑战, 尊龙凯时研发团队举行了大宗的环线试验和现场应用数据积累剖析,建设了能顺应差别介质、压力、温度和含气率条件下的湿气模子,可准确获得气、液单相质量流量,经由多年现场应用验证、设计优化后的成熟产品能完全知足海内外用户对湿气计量的气相和液相丈量误差要求, 且该产品事情性能稳固,无需频仍现场标定和维护,真正为客户实现了降本增效的目的 。

  尊龙凯时此次中标的阿布扎比酸性气田非放湿气流量计将用于批量单井装置,能为客户提供实时的单井总质量流量和体积流量以及气、液单相质量和体积流量、在线丈量温度和压力等数据,尊龙凯时手艺专家凭证客户油藏量身定做的在线PVT模子也将进一步提高产品的数据丈量精度,通过数据远程传输,客户可以在中控室远程一连对气井的生产状态举行实时动态的监测,关于油气井任何突发异常情形举行在线诊断并提供报警功效,为油藏治理和生产优化提供一连数据输入和智能监测,从而对油藏和生产治理提供科学的决议依据,实现了油田的数字化智能治理 。

【网站地图】【sitemap】