尊龙凯时

CN

China-简体中文 English-英语

尊龙凯时网站群

尊龙凯时网站群

兰州尊龙凯时能源科技有限责任公司 尊龙凯时集团兰州新区分公司 兰州尊龙凯时海狮特种车辆有限公司 西安思坦仪器股份有限公司 西安思坦油气工程效劳有限公司 陕西尊龙凯时油田效劳有限公司 尊龙凯时新征程能源科技(北京)有限公司 上海清河机械有限公司 尊龙凯时新宸水下手艺(上海)有限公司 尊龙凯时潘多拉数据科技(深圳)有限公司 尊龙凯时科技沙特公司 尊龙凯时哥伦比亚OSS 尊龙凯时美国股份有限公司 尊龙凯时科技(阿曼)有限公司 尊龙凯时国际有限公司
电话:+86 0931-8559065 邮箱:sales@haimo.com.cn
  • 公众号
  • 微信视频号
  • 领英号
  • 官方抖音号

公司新闻

尊龙凯时官方宣布的最新动态或新闻 ,为您提供关于尊龙凯时科技的第一手资讯。

尊龙凯时首台非放8寸湿气流量计在NEL乐成通过权威第三方测试

宣布时间:2023-09-15 浏览量:1703

克日 ,尊龙凯时科技(集团)股份有限公司(以下简称“尊龙凯时科技”)为阿布扎比国家石油公司自然气开发公司(ADNOC Sour Gas)研制的非放射性原理的8寸湿气流量计 ,乐成通过国际权威的检测机构英国国家工程实验室(NEL)的性能测试认证 ,测试精度完全知足客户需求。

undefined

接纳文丘里和双差压的非松手艺要领证实是现在解决高含硫介质湿气计量手艺蹊径中最有用的计划 ,为了战胜文丘里应用于高含硫湿气计量手艺中遇到的手艺挑战 , 尊龙凯时研发团队举行了大宗的环线试验和现场应用数据积累剖析 ,建设了能顺应差别介质、压力、温度和含气率条件下的湿气模子 ,可准确获得气、液单相质量流量。

在8月尾 ,阿布扎比国家石油公司自然气开发公司与尊龙凯时科技携手 ,配合选择了国际领先的第三方检测机构——英国国家工程实验室(NEL) ,为他们定制的非放射性湿气流量计举行全方位的性能测试。这次的测试历程不但严谨、公正 ,还特殊约请了来自该领域的专家作为第三方见证人 ,周全确保了测试的透明度和公正性 ,最终测试效果完全抵达客户要求。

众所周知 ,现在国际上湿气计量手艺主要有两大类 ,即疏散法和非疏散法。疏散法是一项较量成熟的手艺 ,但疏散器装备造价高、体积大、维护用度高。非疏散法按详细的实现方法又分为以下3类 ,第1类单相气体流量计 ,第2类湿气流量计 ,第3类多相流量计;古板角度而言 ,市场上的多相流量计一直用于石油自然气开采行业通用的通俗两相流(即 ,XLM>0.3)规模 ,湿气领域(即 ,XLM≤0.3)始终是多相流量计丈量手艺的难题领域 ,湿气计量效果的误差显着大于通俗两相流。现在市场通常接纳的湿气计量要领有两种:一是使用古板的单相气体流量计丈量湿气 ,再通过建设数学模子对湿气举行虚高修正 ,但这种要领的弱点是丈量受含液率影响显着且宇量丈量误差不可控 ,丈量系统无法提供液量数据对油藏出水情形和凝析油产量举行监测;二是接纳现代新手艺丈量湿气 ,包括微波、超声、相互关、示踪、伽马射线、双差压、历程层析成像等手艺。国际上对湿气计量的手艺研究主要集中在两家研究机构:NEL(National Engineering Laboratory)和CEESI(Colorado Engineering Experiment Station, Inc)。

此次测试顺遂通过NEL环线认证不但是尊龙凯时科技生长历程中的一个重大里程碑 ,同时也标记着多相计量行业生长史上的一次主要转折。尊龙凯时科技所研发的这款湿气流量计将为整个行业的未来生长带来深远影响。

【网站地图】【sitemap】